Exercício 3

1. Foram implementados três algoritmos: algoritmo A, B e C. As tabelas abaixo mostram o resultado de um estudo experimental dessas implementações. Nas tabelas, para alguns tamanhos n de instâncias, é indicado o respectivo consumo de tempo do algoritmo, em segundos. Apresente funções t_A(n), t_B (n) e t_C (n) para as quais você suspeita que os algoritmos A, B e C gastam tempo Θ(t_A(n)), Θ(t_B (n)) e Θ(t_C (n)), respectivamente. Justifique a sua resposta.

n algoritmo A 256 0.00 512 0.01 1024 0.03 2048 0.09 4096 0.37 8192 1.70 16384 7.08 32768 28.54 65536 113.55 131072 493.08 n algoritmo B 256 0.00 512 0.00 1024 0.00 2048 0.00 4096 0.01 8192 0.01 16384 0.02 32768 0.04 65536 0.10 131072 0.23 262144 0.54 524288 1.31 1048576 3.06 2097152 7.07 4194304 15.84 8388608 35.85 n algoritmo C 1000000 0.06 2000000 0.11 3000000 0.16 6000000 0.32 8000000 0.43 10000000 0.55 15000000 0.82 20000000 1.08 25000000 1.37 30000000 1.70

2. Liste as seguintes funções em ordem não-decrescente de ordem de crescimento assintótico. Se duas funções têm a mesma ordem de crescimento assintótico, deixe isso claro.

(lg(n))^2 (2^2)^2 lg(2^n) lg(n!) n^{lg(n)} n lg(n) n! n^2 2^{lg(n)} 2^n lg(n^2) lg(lg(n))