Capítulo 7

Convite à Geometria Computacional

Cristina G. Fernandes, José Coelho de Pina

Errata e alterações da versão impressa

• Pag. 339, alteramos a linha 4 do algoritmo DIVIDA de maneira que não precisemos mais da hipótese de que não há na coleção pontos com a mesma X-coordenada.

• Pag. 343, linha 18, “com α_i ≥ 0, para i = 1,...,n” (n no lugar de k ao final). • Pag. 351, na primeira figura, os vetores X e Y estão errados. Deviam ser X 2 4 3 2 1 1 −1 −2

1 2 3 4 5 6 7 8

Y −2 2 4 0 2 1 3 −1

1 2 3 4 5 6 7 8

• Pag. 363, faltaram parêntesis nas chamadas de ESQUERDA no código do INTERSECTA e na figura logo abaixo.

INTERSECTA(x_1,y_1,x_2,y_2,x_3,y_3,x_4,y_4) 1 se ESQUERDA((x_1,y_1),(x_2,y_2),(x_3,y_3)) ≠ ESQUERDA((x_1,y_1),(x_2,y_2),(x_4,y_4)) 2 e ESQUERDA((x_3,y_3),(x_4,y_4),(x_1,y_1)) ≠ ESQUERDA((x_3,y_3),(x_4,y_4),(x_2,y_2)) 3 então devolva VERDADEIRO 4 senão devolva FALSO

ESQUERDA ((1,2),(4,2),(2,1)) = FALSO ESQUERDA ((1,2),(4,2),(3,4)) = VERDADEIRO ESQUERDA ((2,1),(3,4),(1,2)) = VERDADEIRO ESQUERDA ((2,1),(3,4),(4,2)) = FALSO INTERSECTA (1,2,4,2,2,1,3,4) = VERDADEIRO ESQUERDA ((3,4),(6,1),(1,2)) = FALSO ESQUERDA ((3,4),(6,1),(4,2)) = FALSO INTERSECTA (1,2,4,2,3,4,6,1) = FALSO

C.G. Fernandes, J.C. de Pina

• Pag. 365, linha -13, onde se lê INTERSEÇÃO-SH deveria se ler FILADE- EVENTOS: “Além disso, FILADEEVENTOS devolve ...”.

2